; ChromeTab.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "npchrome_tab.dll"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow       PRIVATE
	DllGetClassObject     PRIVATE
	DllRegisterServer     PRIVATE
	DllUnregisterServer   PRIVATE
	NP_Initialize         PRIVATE
	NP_GetEntryPoints     PRIVATE
	NP_Shutdown           PRIVATE
	CfLaunchChrome        PRIVATE
	RegisterNPAPIPlugin   PRIVATE
	UnregisterNPAPIPlugin PRIVATE
