; ChromeTab.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "npchrome_frame.dll"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow            PRIVATE
	DllGetClassObject          PRIVATE
	DllRegisterServer          PRIVATE
	DllUnregisterServer        PRIVATE
	DllRegisterUserServer      PRIVATE
	DllUnregisterUserServer    PRIVATE
